NAME	     WinCDM
DESCRIPTION  'Windows Change Directory mini'
EXETYPE      WINDOWS
STUB	     'WINSTUB.EXE'
CODE	     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     40000
STACKSIZE    5120
