EXETYPE       WINDOWS       ; required for all Windows applications
PROTMODE
CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     4024
STACKSIZE    15120          ; recommended minimum for Windows applications