LIBRARY       STRDLL          ; Remark! LIBRARY instead of NAME
DESCRIPTION  'Kysyy merkkijonon'
EXETYPE       WINDOWS       
PROTMODE
CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE SINGLE ; Library can have only one instance!
HEAPSIZE     1024             ; Remark! No STACK in Library