NAME          PVMTEST
DESCRIPTION  'PcmTest for Windows'
EXETYPE       WINDOWS
PROTMODE
CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120